0100200300400500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500100001050011000115001200012500

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03 0.03

0.03

0.03 0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06 0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06 0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06 0.06

0.06

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25 0.5

Nitrite (umol/kg) for P06 32 S

km Lon

24624123623122622121621120620119619118217717216716215715214714213613112612111611010510095908580756863585348433833282318138

-0.10

0.03

0.06

0.12

0.25

0.50

1.50

2.00

2.50

3.00

155 160 165 170 175 180 -175 -170 -165 -160 -155 -150 -145 -140 -135 -130 -125 -120 -115 -110 -105 -100 -95 -90 -85 -80 -75