0500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

0

0

0

0

0

0

0

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01 0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02 0.02

0.02

0.02 0.02

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05 0.05

0.05

0.05

0.05

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1 0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.5 0.5

0.5

0.5

0.5

1

1 1

2

3

4 5

CFC-11 for I08S 95E

km Lat

80787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121085

0.00

0.01

0.10

1.00

5.00

-62 -60 -58 -56 -54 -52 -50 -48 -46 -44 -42 -40 -38 -36 -34 -32