0500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0 00

00

0

0

0 0

0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0 0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01 0.01

0.01

0.01

0.01

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.05

0.05

0.05

0.05

0.1 0.1 0.1

0.1

0.2 0.2 0.5 0.5 0.5 1 1

2

CFC-11 for I02 8S

km Lon

1242

1240

1238

1236

1234

1232

1230

1228

1226

1224

1222

1220

1218

1216

1214

1212

1210

1208

1205

1203

1201

1199

1197

1195

1193

1191

1189

1187

1185

1183

1181

1179

1177

1175

1173

1171

1169

1167

1155

1153

1151

1149

1147

1145

1143

1141

1139

1137

1135

1133

1131

1129

1127

1114

1105

1103

1101

1099

1097

1095

1093

1091

1089

1087

1085

1083

1081

1079

0.00

0.01

0.10

1.00

5.00

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104